恒峰g22

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

能源监测服务

公司用服务电网的专家技术服务企业用户,已建成领先的能源综合服务云平台,实现对水、电、气(汽)、热等能源数据的全方位采集、监测与分析,提供配用电监测与管理系统、智慧用电安全管理系统、综合能源管理系统、配电房安全管理系统、中央空调智能监控系统、电力需求响应等服务。

环保资讯与媒体报道

Environmental information

绿色节能又赚钱! 四川成都公共建筑兴起“合同能源管理”

绿色节能又赚钱! 四川成都公共建筑兴起“合同能源管理”

绿色节能又赚钱!成都现在兴起“合同能源管理”合作融资实施公共建筑节能改造。6月19日,成都市住建局结...

电力行业有望率先接轨工业互联网

电力行业有望率先接轨工业互联网

电力、石油石化等流程型企业,生产过程连续且不能中断,设备自带的传感器按照秒级、毫秒级实时产生大量数据...

泛在电力物联网与综合能源服务相辅相成

泛在电力物联网与综合能源服务相辅相成

当前,在绿色可持续发展理念下,可再生能源大规?⒗茫茉捶⒄菇胫卮蟊涓锲。而风光等可再生能源具...

案例展示

CASE SHOWS

产品展示

Product display

CJJ-XL电力能效监测终端

CJJ-XL电力能效监测终端
DJGL23-XLNX01能效集中采集终端

DJGL23-XLNX01能效集中采集终端
EEM-IV电力能效监测终端

EEM-IV电力能效监测终端
WXZJQ型无线中继器

WXZJQ型无线中继器
G01-1型综合能源网关

G01-1型综合能源网关
G04-1型综合能源网关

G04-1型综合能源网关
S40型电力能效监测终端

S40型电力能效监测终端
安全预警终端

安全预警终端
【网站地图】【sitemap】