恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 产品目录 >> 能源监测类产品

G01-1型综合能源网关



◆产品简介


      G01-1型综合能源网关综合了LORA微功率无线通信技术,采用面向工业控制的ATMEL高性能32位嵌入式RISC CPU,使用先进的嵌入式linux操作系统平台。该采集终端能采集下属综合能源监测设备的用能数据信息,是用户实现综合能源数据采集和精细化管理的优选设备。

◆产品优势


1LORA本地通信,1路以太网接口,2路远程4G通信,可靠性高

◇信号覆盖范围广

◇物联网技术,无线自组网

◇掉电后主动上报停电事件

◆技术指标

◆产品安装


      环保采集终端支持多种安装方式——挂壁安装、抱杆安装等,安装非常方便,满足各种场景使用。
      1、挂壁安装:无需任何安装支架,通过终端左右两个孔,直接固定在墙壁上。
      2、抱杆安装:需要配专用的安装支架,可根据现场情况,灵活应用,水平、垂直并且角度可调。


【网站地图】【sitemap】