恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 关于恒峰g22 >> 公司简介

公司介绍 



家园中路办公区


西门子路办公区

 

南京恒峰g22电能云服务有限公司是南京恒峰g22电子股份有限公司(股票代码:002546)的全资子公司,专注于向电力用户提供能源综合服务,公司已建成领先的能源综合服务云平台,实现对水、电、气(汽)、热等能源数据的全方位采集、监测与分析,提供配用电监测与管理系统、环保设施智能监测系统、智慧用电安全管理系统、综合能源管理系统、配电房安全管理系统、中央空调智能监控系统、电力需求响应等服务。

南京恒峰g22电子股份有限公司拥有30多年用户侧自动化系统和设备的研发生产经验,作为国内主要的用电信息采集系统生产厂家之一,公司参与了多项行业标准的制定,拥有多项行业先进核心技术,是国内为数不多的能够提供从主站系统、通信组网到终端采集设备整体解决方案的厂家,承建多个省级用电信息采集系统主站。

恒峰g22电能云致力打造国内有规模、有影响力、有价值的能源综合服务云平台,将以更专业、更丰富的服务,做值得信赖的能源综合服务商!

【网站地图】【sitemap】