恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 云平台介绍 >> 核心技术优势

核心技术优势

   

  物联网技术:推出智能用电采集CT模块,利用先进的物联网技术实现用户用电各分路采集的低成本建设。

  云平台技术:采用云平台技术将原本需要本地建设的主站托管到云端,使得企业配用电管理智能化的成本大幅下降。云平台通过中电联科技成果暨产品技术鉴定,总体技术性能达到国内领先水平,其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平。

移动互联网技术:用户通过计算机和手机App随时随地轻松查询,掌握系统总体运行情况,及时发现用电异:桶踩患。实现电工手机值班,管理更方便。

   

安装不停电,高效便捷:即插即用,调试简单;物联网技术,小无线自组网,无接线;

监测数据全面:电压、电流、功率、功率因数、电缆温度、谐波、遥信等;

用电回路全覆盖:电源关口、二级出线、高压设备、关键设备、低压总等数据。


【网站地图】【sitemap】