恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 产品目录 >> 能源监测类产品

G04-1型综合能源网关




◆产品简介


      G04-1型综合能源网关综合了LORA、微功率无线通信、4G移动通信技术,采用面向工业控制的ATMEL高性能32位嵌入式RISC CPU,使用先进的嵌入式linux操作系统平台,集成多年从事负荷管理、配变监测、电能质量监测等应用经验设计开发的便携式通信网关,方便安装,该设备能通过采集下属综合能源监测设备的用能数据信息,实现用户的综合能源精细化管理。

◆产品优势


◇体积小巧,安装方便

◇不停电安装,取电方便,无接线,免调试

◇物联网技术,无线自组网

◇掉电后主动上报停电事件

◆技术指标

◆产品规格

    终端外形尺寸为62.8mm×48mm×81.8mm;终端采用开口式设计,可安装在直径为(6~15mm)的线缆上。

【网站地图】【sitemap】