恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 行业资讯

环保“神器”24小时监测

时间:2019-08-29

      近日,苏州工业园区启动污染治理设施用电工况监管试点工作,环保部门不用去现。湍苋旌24小时监测企业治污设施的运行情况。上午,苏州园区环保部门来到一家汽车工业公司,检查企业的污染治理设施。就在前几天,该公司在厂区里安装了用电工况监测设备,对企业产污、治污设施的用电电量、分时负荷进行实时监测、预警和分析,一旦出现用电异常,将通过现场这个采集终端及时反馈到后台的监测系统,企业和环保部门通过一台电脑或者一部手机就能随时掌控。



       该公司环保经理吴小平告诉记者:“有了这个神器,一旦发现设备有异常,按照恒峰g22公司的应急响应程序,恒峰g22就马上通知车间。在喷漆这个产生污染的环节,马上停止作业,然后再安排恒峰g22维修人员检查。通过这个用电监测,给恒峰g22企业环:瞎嬖诵屑恿艘坏辣O。  ”  


       除了及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等情况,系统还能通过历史数据分析,追溯企业生产运行状态,为环保监管提供数据支撑。相比以前,环保部门的监管力度和效率大大提高。苏州阳澄湖半岛旅游度假区安监与环境执法大队召集人王强告诉记者:“ 恒峰g22的执法人员,如果没有这个系统,他需要每天到每家企业去,核查企业的停产限产情况。有了这套系统以后,恒峰g22执法人员就可以随时来掌握企业的停产限产的情况,提高了恒峰g22整个监管的效率。 ”


       目前,试点工作已在苏州园区11家靠近居民区、污水废气排放量较大的企业开展,明年将实现全面推广。(江苏公共.新闻报道)

上一篇:“云医生”上线 为工业废气治理“把脉”

下一篇:变压器安全预警案例

【网站地图】【sitemap】