恒峰g22



  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 行业资讯

“云医生”上线 为工业废气治理“把脉”

时间:2019-08-29

      只需要在企业环保设施的电线上装一个塑料小圆环,便可以通过手机App远程实时监控运行情况。


       记者从张家港市环保局了解到,目前已累计有153家企业纳入监管运行,预计到2019年底建成300家,届时将实现大气应急管控重点企业的全覆盖。



       张家港市环保局科技信息科科长徐小刚解释说,工业废气治理的关键在于企业治污设备是否正常运行,此前环保部门很难精确掌握这些设备的真实运行情况,如今通过安装在企业相关设备的电力线路上的小型互感器,便可以实时监测设备运行的电力信号,这些信号会通过无线组网技术发送到数据采集端,云电力系统会结合各企业自身的生产和治理设施运行规律,通过大数据分析,实现精准监察和高效监管。如果治污设备运行异常时间超过半个小时,便会自动报警。



       该系统不仅方便了环保监管,也有效降低了企业的管理风险和成本。企业负责人和各相关岗位负责人均可通过“环保用电监管”App软件,实时了解企业环保管理是否合规,避免因设备长期故障、环保管理缺位等因素造成的行政处罚。此外,企业还可通过分析各车间或设备长期的用电数据,评估自身的能源管理水平,自觉加以改进并实现节能降耗。


       张家港市环保局副局长黄利忠表示,对于秋冬季的大气管控,可以实现用远程监控,对有违规或污染治理设施不正常运行的数据进行追溯,让企业更有责任感。(苏州新闻报道)

上一篇:宿迁市污染治理设施用电监管云平台正式上线

下一篇:环保“神器”24小时监测

【网站地图】【sitemap】