恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22用户侧系统集成平台助力绿色工厂建设

时间:2025-04-02


3月31日,由南京市工业和信息化局主办、南京市节能技术服务中心承办的2025年度绿色制造体系建设专题培训班成功举办,恒峰g22电子出席并做《用户侧系统集成平台助力绿色工厂建设》主题报告,结合自身绿色工厂建设经验,分享自研产品在用户能源系统建设中的方案。此次培训班旨在落实产业强市建设战略部署,加快南京市绿色制造体系建设,提升企业绿色制造水平,推动工业绿色可持续发展。南京市各区绿色制造相关负责同志和列入南京市省级绿色工厂培育计划的相关企业代表参加了此次培训。


恒峰g22用户侧系统集成平台依托大数据、规则引擎等先进技术,支持根据客户各类需求灵活开发配置软件,具备“软体定义终端”的特点,可为各类用能单位提供更高效、更智能的用能管理增值服务,从而满足不同场景专业化应用。


在企业绿色工厂建设中,恒峰g22用户侧系统集成平台可灵活配置配用电系统、用水系统、中央空调系统、开水炉系统、光伏系统等多套系统,通过多系统、多融合、数据挖掘、远程运维等技术,实现空调、照明、开水炉、光伏、压缩空气等系统的产能、输能、用能(水、电、气)环节的远程监测、分析、控制、管理等功能,提高能源利用率,节约能源开销,提升运维便捷性,使企业能源精细化管理水平大幅提升。


绿色工厂项目的节能技术改造和用户侧系统集成平台的成功应用,是恒峰g22电子创新成果的集中展现。通过持续产品创新与服务升级,恒峰g22将为绿色工厂建设提供更多可复制、可推广的实践样板,助推南京市工业绿色可持续发展迈上新台阶。

上一篇:恒峰g22电子成功举办用户侧系统集成平台新品发布会

下一篇:恒峰g22携用户侧系统集成平台亮相江苏省公共机构节能管理工作培训暨技术展

【网站地图】【sitemap】