恒峰g22



“用电体检”新增功能现已焕新上线!

时间:2019-03-07

配用电监测系统“用电体检”新增多项功能!

“体检排名”功能让您及时了解企业设备运行工况在全国企业中的排名;

“专家建议”功能根据您企业设备运行工况存在问题给出合理建议;

“留言”功能在线为您解答设备运维中遇到的疑问。


上一篇:配电房安全事故频发,年底检修维护注意事项

下一篇:服务升级——用电分析报告可定制啦!

【网站地图】【sitemap】