恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

2018年南京市电力需求响应工作推介会在我公司举行

时间:2018-03-10



3月9日,由国网南京供电公司主办的2018年南京市电力需求响应工作推介会在恒峰g22电子成功举行,全市近二百家重点用能企业参加了此次会议。



在会上,国网南京供电公司有序用电办公室刘主任对2018年电力需求响应相关政策进行详细解读,就参与流程、申报方式等做了说明;恒峰g22电子作为负荷集成商代表,介绍了恒峰g22电能云平台在需求响应工作中的重要作用以及公司在2016年电力需求响应中所取得的成绩。在现场交流环节,针对与会企业提出的参与需求响应相关问题,供电公司领导和恒峰g22专家进行了细致解答。恒峰g22电能云平台凭借技术和数据优势,可为各企业参与电力需求响应提供高效系统整体解决方案和一站式申报及咨询支持服务,解除企业后顾之忧。参与企业可通过恒峰g22电子400-881-8170服务热线进行咨询。


接入恒峰g22电能云平台还可为用户提供配电房监测系统、配电运维系统、需求侧管理系统三大基础业务和空调管理、园区抄表、需求响应、能源管理等增值业务系统,通过打造一站式能源综合服务平台,全方位提升企业用能精细化管理水平。


上一篇:恒峰g22电能云第二届能源管理研讨沙龙隆重举行

下一篇:公司组织开展丰富多彩营销业务工作培训会

【网站地图】【sitemap】