恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22电能云第二届能源管理研讨沙龙隆重举行

时间:2018-01-22



2018年1月20日-21日,恒峰g22电能云第二届能源管理研讨沙龙暨“年度记忆”颁奖典礼在我公司举行,二十余位云平台用户与恒峰g22技术专家欢聚一堂,分享系统使用经验,共同研讨能源管理与节能减排举措,帮助企业实现更加科学、实用和高效的能源综合管理。公司还为“年度记忆”评选活动获奖者举行了隆重的颁奖典礼,此次评选共分为年度影响力、年度创新、年度活跃、年度互动四大奖项,对在各维度有突出表现的企业及用户做出表彰。


在研讨会上,恒峰g22技术专家分别以《立足数据质量,提升用户价值》《平台增值业务,助力企业节能减排》《用好数据,着眼量价费综合分析》为题,就电能云平台的业务背景、商业模式、数据生产过程、技术优势、运营体系、增值业务、电费政策等进行了详细介绍。目前,恒峰g22能源综合服务云平台秉持“数据第一”的理念,加强数据保证体系建设,通过云平台的数据支撑及提供的增值服务,不但可以提升企业用能管理的智能化水平,还可通过管理或技术创新等措施实现节能降耗,为企业带来良好经济效益。


江苏罡阳股份有限公司的冯雪峰先生、携程信息技术有限公司的陆峰华先生作为客户代表进行发言,介绍了云平台带给企业的价值。



在案例分享中,冯雪峰先生介绍了江苏罡阳股份有限公司的使用经验。罡阳股份作为世界小型动力曲轴核心生产企业,配电室多、高能耗设备多、安全用电要求高、日常巡检工作量大,在安装恒峰g22在线监测系统之后,监测点覆盖了一、二级配电系统和部分高能耗设备,管理人员每天通过电脑或手机APP就可以实时监测各线路或设备的运行情况,并为各分厂的用电考核提供数据支撑,极大提升了用能管理效率。基于恒峰g22云平台的报装方式分析,基本电价从4月份变更为需量,到12月底节省了容量费近20万元。



陆峰华先生介绍了恒峰g22中央空调监控系统为企业管理带来的价值。携程南通服务联络中心有员工8000余人,空调电费支出大,为在不影响员工舒适度的基础上实现空调能耗降低,携程公司安装了恒峰g22中央空调监控系统。管理人员通过手机APP或网页可随时随地远程检查各房间空调开启及温度设定情况,可大大减少因各种原因导致的忘关空调、温度设定超标等跑冒滴漏现象;通过方案设定、温度控制、权限管理、状态监控等功能,彻底解决了企业中央空调管控难题。经测算,通过本系统的管理措施,可实现8%-10%的能耗节约空间,一年节约电费约30万元。


在客户交流阶段,各位客户畅所欲言,除介绍云平台系统给用电管理带来的便利外,也向在场的恒峰g22专家提出一些其他需求和建议。恒峰g22技术专家对客户使用过程中遇到的问题进行了详细解答,对客户提出的新需求或个性化要求也制定出产品优化方案。


通过“能源管理研讨沙龙”搭建公司与客户沟通平台,恒峰g22电能云技术专家与客户、电友进行面对面交流,在不断听取客户的宝贵意见和建议基础上,通过快速产品迭代为用户提供更多增值服务,为客户创造价值,共同推进能源管理信息化水平,为节能降耗做出贡献!

上一篇:公司举行领导干部凝聚力执行力特训营

下一篇:2018年南京市电力需求响应工作推介会在我公司举行

【网站地图】【sitemap】