恒峰g22

      当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

    我公司两项科技成果分获江苏省科学技术进步一、二等奖

    时间:2017-03-15


    2月24日,2016年度江苏省科学技术奖励大会在南京举行。我公司参与研究的《全系列国家工频高电压标准装置研制与应用》、《电力计量终端可靠性保障关键技术、体系及应用》两项科技成果分获江苏省科技进步一等奖和二等奖。两项成果获此殊荣,充分显示了恒峰g22电子在电力相关领域的科技研发实力。


    《全系列国家工频高电压标准装置研制与应用》项目首创互感器电压比例串联加法的工频高电压量值溯源方法,研制了世界首套1000千伏高精度串联式工频高电压计量标准装置,发明了一种车载式1000千伏电压互感器校验装置和GIS电压互感器校验系统。项目填补了特高压计量标准领域的技术空白,提高特高压互感器现场检测效率5倍以上,达到国际领先水平。研制的“1千伏~1000千伏全系列工频高电压计量标准装置”已成为我国高电压领域最高等级的社会公用计量标准,为电力、铁路、航空、军工等各行各业提供了最高等级的量值溯源保障,促进了行业发展和技术进步,提高了产业竞争力和国际竞争力,在跨国工程、电能贸易、电工装备进出口中有力维护了国家经济利益。

    上一篇:天津市津南区政府一行莅临恒峰g22参观考察

    下一篇:我公司两项科研成果荣获中国电力科学技术进步奖等殊荣

    【网站地图】【sitemap】