恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

天津市津南区政府一行莅临恒峰g22参观考察

时间:2017-02-22


2月21日,天津市津南区常务副区长李新一行莅临恒峰g22电子参观访问,考察恒峰g22智慧能源云平台功能特点及运行情况,探讨能源精细化管理技术途径,提升能源利用效率、促进节能降耗。随行的还有区招商局、工信委等部门领导。


来访嘉宾在恒峰g22智慧能源云平台监控大厅现场观看了配用电监测与管理、能源管理、园区抄表、中央空调智能监控等系统的现场功能演示,并兴致勃勃的详细查看了天津市相关企业的系统接入情况,认为恒峰g22云平台可以低成本提升企业能源管理的经济性、安全性、可靠性,帮助用户达成“安全、可靠、经济、高效”的用能目标,降低企业能源消耗成本。同时,系统对政府主管部门研判能源消费趋势,提高预测预警水平,提升能源管理水平也具有非常重要的意义。


宾主双方还就系统的功能实现和技术细节进行了深入交流,希望通过加强合作,推进云平台系统在更大范围的应用,为节能减排事业做出更大贡献。

上一篇:恒峰g22电能云客户交流会暨“最佳电友”颁奖典礼隆重举行

下一篇:我公司两项科技成果分获江苏省科学技术进步一、二等奖

【网站地图】【sitemap】