恒峰g22

      当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

    我公司与华北电力大学开展需求响应商业模式及技术研究

    时间:2016-12-27


    电力需求响应是指用户自愿、临时性地采取措施来改变原有的用电模式,因此获得资金奖励或电费优惠等经济回报。在电力市场中引入需求响应,可以提高用电效率,优化配置资源,减少环境污染,促进电力市场健康发展。在国内电力需求响应实践中,2016年,江苏省电力需求响应总响应负荷344.75万千瓦,需求响应总规模已超北美。恒峰g22电子作为负荷集成商参与了此次响应,共累计聚合用户1490户,削减高峰负荷79.96万千瓦,占江苏全省需求响应量23%,响应负荷涵盖了工业、非工空调和居民全部三种负荷种类。这一成绩也受到国际能源界的密切关注,美国能源部、联邦能源管理委员会、伯克利国家实验室等机构的专家学者到访恒峰g22电子,并就需求响应的技术细节等同恒峰g22电子进行了深入交流。


    在实践的基础上,我公司还参与了多项基础理论研究,自2016年3月起,恒峰g22电子与华北电力大学进行合作,就电力需求响应的商业模式和技术路线进行深入研究。该项目是恒峰g22电子与华北电力大学合作的产学研项目,集合了多位业界学者和恒峰g22电子的专家团队。经过近10个月的研究,项目组发布了多篇研究报告,对电力需求响应理论与实践进行了系统梳理和提炼。


    研究报告介绍了美国、英国、日本、澳大利亚需求响应总体发展现状、技术标准体系;梳理了美国和欧洲的需求响应商业模式,主要包括美国、英国电力市场的需求响应产品及规则和典型公司的运营模式;剖析了国外自动需求响应项目采用的技术平台情况、软硬件功能、实施效果和发展趋势等。在国内部分,梳理了江苏省经济发展及电力需求情况,分析了工业、商业、居民、公用事业单位的负荷特性及需求响应潜力,以实现对各类用户需求响应潜力最大程度的有效利用;研究了商业模式的原则、参与主体、保障机制和政策建议,详细描述了市场初期、市场过渡期和市场成熟期的需求响应商业模式。在以负荷集成商为主体开展需求响应的商业模式下,以自动需求响应为研究重点,设计自动需求响应的技术路线,并给出相应的效益计算模型。


    系列研究报告为公司需求响应项目设计、自动需求响应技术路线选取和系统研发提供借鉴和指导意见。自动需求响应是今后智能电网发展的重要方向之一,恒峰g22电子将不断加强产品研发和创新,在恒峰g22智慧能源云平台基础上,不断提升参与需求响应的技术水平和实力,为提升能源效率、提高电力系统稳定性和安全性做出应有的贡献。

    上一篇:恒峰g22电能云开展互联网管理咨询,提升客户服务水平

    下一篇:参与2017年电力需求响应,优先恒峰g22电子

    【网站地图】【sitemap】