恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22电子获批建设南京市电网数据智能采集工程研究中心

时间:2024-09-11


近日,南京市发展和改革委员会正式公布《市发展改革委关于同意建设2024年南京市工程研究中心的通知》,由恒峰g22电子承建的南京市电网数据智能采集工程研究中心成功入选。


工程研究中心是依托骨干企业、科研机构、高等院校等建设的研发载体,着力培育发展新质生产力,可有效沟通科技创新和产业发展。根据《南京市工程研究中心管理办法》,南京市发展和改革委员会于2024年5月组织开展了本年度南京市工程研究中心遴选工作。经企业申报、各板块审核推荐、形式审查、专家评审等环节,最终确定入选名单。


由恒峰g22电子建设的南京市电网数据智能采集工程研究中心,将围绕智能电网产业发展中的电力信息采集及管理(用电信息采集终端、主站系统、智能IOT云服务平台)等问题,建设电网数据智能采集工程创新平台,开展用电信息采集方面等研究,突破嵌入式系统容器技术、嵌入式系统数据库技术、多芯模组化技术、高速高可靠性双向通信、非介入式负荷辨识等一批核心关键技术。


此次认定是对恒峰g22电子在电网数据智能采集领域创新能力的充分肯定,公司将以此为契机,进一步巩固和扩大技术领先优势,深化在智能电网领域的探索与实践,为科技创新做出更大贡献。

上一篇:运用发明专利技术,提升用能监测智能化水平

下一篇:恒峰g22电子应邀出席中国(重庆)数字能源产业创新发展大会

【网站地图】【sitemap】