恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22电子用电信息采集系列终端获得能源管理体系认证

时间:2023-05-09

日前,恒峰g22电子电力用户用电信息采集终端(集中器、能源控制器、专变采集终端)系列产品获得能源管理体系认证,这是继获得碳足迹管理体系认证之后,公司在能源管理体系建设、助力“双碳”发展等方面又迈出的坚实一步。


公司是国内主要用电信息采集系统生产厂家之一,具有深厚的技术和行业积累。公司参与了多项行业标准的制定,拥有多项行业先进的核心技术,是国内为数不多的能够提供从主站系统、通信组网到终端采集设备整体解决方案的厂家。产品包括主站系统、专变终端、集中器、采集器等终端设备,并承建了多个省级用电信息采集系统主站。


用电信息采集系统是智能电网建设中用电环节的重要组成部分,是用电数字化、自动化的有力支撑,通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析,实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能,对加强电力保障、推进有序用电、实现“限电不拉闸”等具有重要作用。


公司充分发挥用电信息采集领域的技术和产业优势,坚持绿色可持续发展理念,高标准引入先进管理体系,不断追求产品卓越性能和高可靠性,为助力新型电力系统建设,早日实现“双碳”目标而不断努力。

上一篇:江苏省级企业技术中心年度评价公布,恒峰g22电子获评“优秀”

下一篇:有效提升智能融合终端计量精度,恒峰g22电子新获一项发明专利

【网站地图】【sitemap】