恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22电能云入选江苏省软件企业核心竞争力评价(创新型)企业

时间:2020-12-24



近日,江苏省软件行业协会对外正式公布2020江苏省软件企业核心竞争力评价结果,南京恒峰g22电能云服务有限公司凭借在技术创新、商业模式、经营业绩、研发实力等方面的优异表现,被评为2020江苏省软件企业核心竞争力评价(创新型)企业。


此次评选旨在更好地对软件企业的竞争力水平进行评估,同时也加大软件企业竞争力宣传力度,打造“江苏服务”品牌。为此江苏省软件行业协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》,采用统计性评价和行业专家评议相结合的方法,对软件企业的企业规模、经营业绩、研发能力、创新成果、质量保证等维度进行层层审核,严格筛。谥诙嗥笠抵杏胖性裼,最终围绕规模型、成长型、创新型等五个方面公布了核心竞争力评价结果。


作为南京恒峰g22电子股份有限公司的全资子公司,恒峰g22电能云服务有限公司自2015年成立以来,专注向电力用户提供能源综合服务。依托恒峰g22电子在电力监测领域多年深厚的行业积累和技术领先优势,公司已建成先进的能源综合服务云平台,实现对水、电、气(汽)、热等能源数据的全方位采集、监测与分析。在环保监测领域创新推出环保设施智能监测系统、餐饮废气监测平台、生态环境治理协作协同数据平台等;在能源监测领域提供配用电监测与管理系统、智慧用电安全管理系统、综合能源管理系统、配电房安全管理系统、中央空调智能监控系统、电力需求响应等服务。未来,恒峰g22电能云致力打造国内有规模、有影响力、有价值的能源综合服务云平台,将以更专业、更丰富的服务,做值得信赖的能源综合服务商!

上一篇:公司参加2020江宁开发区企业产品交流博览会

下一篇:恒峰g22电子顺利通过高新技术企业复审认定

【网站地图】【sitemap】