恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

我公司抄读电能示值新型技术获国家发明专利

时间:2020-10-13

日前,我公司申请的发明专利“抄读计量?榈缒苁局凳莸姆椒白爸谩被竦霉抑恫ň质谌ǎㄗɡ:ZL201711394994.X)。该发明可有效提升抄表数据的实时性、准确性和同时性,并能提高设备工程安装效率,节约安装成本,从根本上解决了通常抄表设备安装效率低、易出错、数据延迟、存在统计误差等问题,具有可观的经济效益和推广价值。


上一篇:恒峰g22电子获批设立南京市博士后创新实践基地

下一篇:我公司应邀参加南京智能电网产业联盟成立大会

【网站地图】【sitemap】