恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22电能云亮相2019国际生态环境新技术大会

时间:2019-10-11



2019年10月11日,以“汇集全球技术,服务环境治理现代化”为主题的2019国际环境新技术大会在南京召开,大会由国家生态环境部和江苏省人民政府联合主办,江苏省生态环境厅承办。


大会邀请了国内外生态环保专家学者、国内外知名环保企业代表、国际生态环境保护机构官员和各国政府相应机构、国内外环保行业政府官员等出席,分专题举办系列技术研讨会议,推介发布和展示环保技术创新成果,为污染防治提供更好的技术支撑和解决方案,更好服务污染防治攻坚战和高质量发展。


大会设立水、气、土壤及固废、环境监测、绿色金融、产业园区、高校及科研院所、国际展区以及人才交流区9个板块,分要素集中展示国内外知名环?蒲性核、技术引领机构、产业领军企业的全新科技成果和解决方案,南京恒峰g22电能云服务有限公司作为环保监测领域创新企业应邀参展。



大会开幕后,众多参展专家及行业专业人士莅临恒峰g22展台,现场听取恒峰g22专家对恒峰g22环保设施智能监测系统、餐饮废气监测平台、环境治理协作协同数据平台的介绍,并就关心的问题与恒峰g22工作人员进行互动交流。


恒峰g22电能云创新推出的环保设施智能监测系统备受各地环保部门和与会专家的高度关注,纷纷到恒峰g22展台前了解系统功能。该系统紧扣环保部门核心需求,集合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术,对企业生产设备与环保排污治理设备运行工况进行24小时不间断监测,通过大数据分析、挖掘,实现模型分析告警、精准监察、高效监管,实时监测企业污染治理设施运行状态和停、限产执行情况,为环保稽查提供全方位数据支撑。环保部门通过该系统可实现变人防为信息化技防、计划稽查为状态稽查、事后处罚为介入式执法,彻底扭转传统依靠人力、经验及结果监测数据进行现场核查的状态,实现从“点末端监控”向“全过程监控”扩展。



当前,恒峰g22环保设施智能监测系统已在全国多个省市进行规模应用,取得了良好效果。展商交流环节中,恒峰g22电能云专家发表题为《三免一降,开创环保监察新模式》的主题演讲,详细介绍了我司在环保监测领域的技术积累、系统特色、应用案例等,受到密切关注。


据了解,国际生态环境新技术大会自2009年举办首届会议以来,大会已成功举办了十届,成为长三角地区乃至全国范围内具有较强影响力的专业性盛会。

上一篇:恒峰g22电能云入选2019年江苏省首批“四星级上云企业”

下一篇:恒峰g22荣获江苏省环境保护科技奖

【网站地图】【sitemap】