恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

我公司应邀参加2018中国智能电网技术创新发展峰会

时间:2018-09-03

2018年8月31日至9月2日,2018智能电网技术创新发展峰会在内蒙古国际会展中心隆重举行,大会邀请国内知名科研机构、研究院所、主流设备供应商、电力相关企业及公司,围绕中国智能电网产业链核心要点开展交流活动,研讨智能电网关键技术发展方向,发布智能电网技术创新成果,推进我国智能电网产业健康快速发展。

南京恒峰g22电能云服务有限公司应邀参会,并发表题为《技术创新、服务引领,构建能源综合服务大平台》的主题演讲,详细介绍了恒峰g22能源综合服务云平台的核心技术、平台功能、商业模式、应用案例等,受到与会专家和企业的广泛关注,现场反响热烈。目前,恒峰g22电能云通过提供配用电监测、中央空调监控、园区抄表、需求侧响应、综合能源管理、配电运维、节能改造等一系列能源综合服务,帮助客户用好系统,实现客户价值。

在恒峰g22电能云展台,众多业内专家及参会嘉宾现场观看恒峰g22能源综合服务云平台功能演示,感受系统给企业能源管理带来的安全、经济、高效等全新体验。参观者对恒峰g22电能云一体化采集?榧霸破教际醣硐殖雠ê裥巳,细致听取恒峰g22技术人员讲解、进行业务交流。

恒峰g22电能云希望通过授权区域线下服务商的方式,提供全面的解决方案、核心产品、平台服务、市场支持、业务培训等,助力合作伙伴开拓当地能源综合服务市。迪钟牒献骰锇楣灿


合作咨询热线:400-881-8170


上一篇:恒峰g22中央空调智能监控管理系统亮相江苏及南京节能产品展

下一篇:我公司一项目获江苏省科学技术奖二等奖

【网站地图】【sitemap】