恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

国家节能中心、台湾绿基会等机构一行莅临恒峰g22参观考察

时间:2017-10-16


来访嘉宾在恒峰g22能源综合服务云平台监控大厅合影留念


来访嘉宾与恒峰g22专家进行技术交流和探讨


国家节能中心领导在交流环节发言


江苏省节能技术服务中心领导在交流环节发言


台湾绿基会负责人向恒峰g22电子领导赠送纪念礼物


2017年10月13日,国家节能中心、台湾绿基会、ESCO协会、ESCO公会、江苏省节能技术服务中心一行莅临恒峰g22参观考察并开展业务交流。此次考察活动由国家节能中心组织,是国家节能中心与台湾绿基会合作计划项目的组成部分,其目的是加强与台湾节能机构的交流,携手促进两岸产业界在能效领域的深度合作。


来访嘉宾一行参观了恒峰g22能源综合服务云平台监控大厅,恒峰g22技术专家就云平台的技术优势、功能特点、商业模式等进行了详细讲解,还对配用电监测与管理、能源管理、园区抄表、中央空调智能监控等系统进行了现场演示。在技术交流环节,台湾节能专家对恒峰g22能源综合服务云平台表现出浓厚兴趣,并对电力需求响应、中央空调监控、空压机节能改造、水电气热综合能源监测等技术细节和实现方式进行了深入探讨和交流。考察结束后,台湾绿基会负责人还向恒峰g22赠送感谢状和纪念礼物以示谢意,认为此行内容充实获益极多。


近年来,恒峰g22电能云不断加强与国家节能中心、台湾绿基会、美国能源部、伯克利国家实验室等国内外权威行业机构或技术团体的交流与探讨,充分发挥自身在能源监测领域的技术优势和行业积累,为能效管理与节能减排做出贡献!

上一篇:恒峰g22能源综合服务云平台被评为南京市新兴产业重点推广应用新产品

下一篇:我司获“互联网+示范应用项目”专项资金奖励

【网站地图】【sitemap】