恒峰g22

  当前位置: 首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

恒峰g22能源综合服务云平台通过中电联科技成果暨产品技术鉴定

时间:2017-05-24


2017年5月13日,南京恒峰g22电能云服务有限公司和南京恒峰g22电子股份有限公司共同申报的“能源综合服务云平台”项目科技成果暨产品技术顺利通过中国电力企业联合会权威鉴定。本次鉴定会专家委员会成员主要来自国家电网公司、中国电力科学研究院、电力需求侧管理中心、南京工业大学、东南大学、河北工业大学等科研机构。


本次科技成果暨技术鉴定专家委员会一致认为恒峰g22能源综合服务云平台项目成果总体技术性能达到国内领先水平,其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平,建议加速项目成果推广应用。


恒峰g22能源综合服务云平台依托恒峰g22电子20多年从事用电信息采集、电力需求侧管理领域业务所积累的经验,结合国家对节能降耗、提高能源利用率、实现社会可持续发展的宏观政策要求,为满足客户对配用电及能源综合管理的需求而专门研发推出。系统主要满足用户“安全用能、高效用能和经济用能”的需求,且支持需求管理,实现用能的“数字化、网络化、可视化”,扩展各类工业数据采集与管理应用,进而通过大数据分析进行需求挖掘,支持经济分析和宏观决策。


恒峰g22能源综合服务云平台项目是目前国内先进的能源综合服务大数据系统,运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术,整合、挖掘能源数据价值,为各类能源数据采集分析、能源服务和能源管理提供技术支撑,提升用户能源管理的智能化水平,具有很大的应用前景。



上一篇:我公司应邀参加中美电力领域合作研讨会并做主题发言

下一篇:恒峰g22电子用电信息采集终端生产厂房主体结构全面封顶

【网站地图】【sitemap】